NAME app WINDOWAPI

STUB    'OS2STUB.EXE'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE  12192
HEAPSIZE    8200

PROTMODE
EXPORTS
  OBJECTWINPROC
  CLIENTWINPROC
